w66利来

溅射靶材用背板

用于高端溅射靶材上的支撑托架,对材料的导热和强度有严格要求,材料为高纯无氧铜、C18000、C18150等,产品种类多,大小不一,除了要求材料内外部无缺陷外,特别是对材料的内部晶粒组织有严格要求,产品远销国内外。

查看产品规格
溅射靶材用背板

产品介绍

采用高真空精炼技术,保证产品纯度和内部缺陷,加工过程需要施加大变形量锻造,配合合适的退火温度,控制成品的强度均匀性和一致性。

  • 材质:

    高纯无氧铜、C18000等

  • 规格尺寸:

    定制化

  • 物理化学性能:

  • 应用场景条件:

    电压,温度等

产品参数

企业微信截图_1629364763217.png

应用案例

【网站地图】【sitemap】