w66利来

铜钨导电杆

铜钨高压触头材料的一种,高压开关的关键零件之一,主要应用在40.5kV-1100kV电压等级的开关中,起到联通作用及机械结构作用。兼顾抗电弧烧蚀及较高的导电性,公司采用真空熔渗/气氛熔渗+摩擦焊接/电子束焊接/钎焊工艺工。

查看产品规格
铜钨导电杆

产品介绍

导电导热性能良好,抗电弧烧蚀能力强,机械性能好,使用寿命长。

  • 材质:

    (CuW60-CuW85)+(Cu/CuCr1/CuCr1Zr/Al/钢)

  • 性能:

    导电导热性能良好

  • 特点:

    抗电弧烧蚀能力强

  • 应用场景:

    高压开关设备

产品参数

材质:(CuW60-CuW85)+(Cu/CuCr1/CuCr1Zr/Al/钢) 

工艺:真空熔渗/气氛熔渗+摩擦焊接/电子束焊接/钎焊工艺工。

理化性能指标: 

 图片8.png

应用案例

  • 长高集团

湖南长高高压开关集团股份公司

湖南长高高压开关集团股份公司(简称“长高集团”)成立于1998年,是一家输变电设备制造、电力设计与工程等产业链齐全的综合型集团。长高集团于2010年7月在深交所挂牌上市,是国家认定企业技术中心、国家火炬计划重点高新技术企业、中国电器工业协会理事单位。

【网站地图】【sitemap】