w66利来

屏蔽筒

屏蔽筒广泛应用于真空灭弧室。其作用是防止触头在燃弧过程中产生大量的金属蒸汽和液滴喷溅,污染绝缘外壳的内壁。该产品的制备工艺包含粉末冶金和真空熔铸方法,具有气体含量低,组织均匀分布和产品质量一致性好的特点。产品金相组织均匀,性能稳定,使用寿命长。

查看产品规格
屏蔽筒

产品介绍

  • 材质:

    CuCr10、CuCr25

  • 工艺:

    真空烧结、真空熔铸

  • 材料杂质:

  • 应用领域:

    真空灭弧室

混粉屏蔽筒

屏蔽筒是屏蔽系统的主要组成部分,广泛应用于真空灭弧室,其作用是防止触头在燃弧过程中产生大量的金属蒸汽和液滴喷溅,污染绝缘外壳的内壁。公司生产的混粉屏蔽筒采用固相烧结的方法,具备年产10万件的生产能力。

真空熔铸屏蔽筒

CuCr10-CuCr25屏蔽筒系列产品是一种优异的真空开关用关键零部件,可显著的提高真空开关的灭弧和绝缘能力,提高电网系统的稳定和可靠性,该产品采用真空熔铸工艺制造,具有气体含量低,组织均匀分布和产品质量一致性好的特点,主要应用在真空开关领域。

产品参数

混粉屏蔽筒:

图片10.png

真空熔铸法铜铬CuCr10-CuCr25屏蔽筒:

image.png

应用案例

  • ABB
  • 伊顿

ABB

ABB集团位列全球500强企业,集团总部位于瑞士苏黎世。ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成。两公司分别成立于1883年和1891年。ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商。

伊顿

伊顿专注于动力系统管理 ,以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。

【网站地图】【sitemap】