w66利来

国家部委协会考察w66利来医疗行业关键基础材料研发生产情况

发布时间:2020-08-28   阅读次数:2822

       2020年8月28日下午,国家工业和信息化部原材料工业司冯猛处长、中国医疗器械协会胡慧慧、苏文娜副秘书长、陕西省工信厅原材料工业处谢韬副处长、北京万东医疗谢宇峰董事长和杭州万东电子田丰总总经理一行十余人莅临公司,参观调研。
       董事长王文斌等公司领导接待调研,重点介绍公司产业结构、在高端铜合金材料的产业地位和企业发展战略。公司医疗事业部总经理杨平向调研领导、专家介绍医疗事业部配套CT球管的关键材料、组件研发生产情况以及未来的产业规划和目标。
       与会人员就医疗行业用关键基础材料和产业发展、核心基础零部件以及相关产业情况进行详细的沟通和交流。特别是如何打造产业链,推动产业进步、建立互利共赢的国家医疗器械产品产业平台进行探讨。
       会后董事长王文斌带领调研人员参观高新厂区生产现。乇鹬氐悴喂哿艘搅剖乱挡康牟、设施、作业现场。各位领导、专家对企业的规模、成就、技术实力给与充分认可。

【网站地图】【sitemap】