w66利来

    • 陕西省电工技术学会第六届会员代表大会召开

    发布时间:2020-12-19   阅读次数:2866

          12月18日,2020年陕西省电工技术学会第六次会员代表大会暨第六届理事会第一次会议在西安天翼新商务酒店召开,共有70多名会员代表出席参加。       

          大会选举产生了电工技术学会第六届理事会领导班子,我司当选新一届理事单位。

    【网站地图】【sitemap】