w66利来



  • 关于w66利来

    w66利来新材成立于1995年,位于西安高新技术产业开发区,拥有三个制造基地,多个全资子公司以及控、参股公司。

    公司专注于高性能铜合金材料、制品及其它特殊铜合金系列材料的研发和制造。

    公司拥有核心发明专利超270项。建有铜铬系列触头材料、铜钨系列触头材料生产线、铜铬锆合金材料生产线、医疗影像零组件用铜合金材料生产线。

    公司产品广泛服务于中高压电力开关、轨道交通电机、新能源汽车、高端医疗设备、模具制造、钢铁冶金结晶器、新一代电子信息产业等领域。

    公司服务的客户主要有西门子电力、ABB、施耐德、东芝、伊顿、美国GE交通、法国阿尔斯通、中车、国家电网、西门子医疗等世界五百强企业。

    公司拥有健全的管理体系,覆盖了质量管理、环境管理、职业健康安全管理、能源管理、信息安全、知识产权等多个领域。

    我们将始终秉持创新驱动发展,新材料引领未来的使命,为人类贡献更友好的材料!

    • 发明专利

      0+

    • 服务客户

      0+

    • 员工数量

      0+

    • w66利来诞生于

      0

    业务架构

    企业文化

    发展历程

    • 2021
    • 2016
    • 2013
    • 2009
    • 2004
    • 1995

    2022

    3月16日科创板成功上市

    2021

    获评陕西省第九届质量奖

    2020

    荣获中国优秀专利奖、获批国家级和陕西省级绿色工厂

    2019

    获评工信部制造业单项冠军产品

    2018

    荣获中国驰名商标

    2016

    公司产品进军医疗行业领域

    2015

    公司整体改制为陕西w66利来新材料股份有限公司

    2014

    公司获评省级企业技术中心

    2013

    高新、鱼化制造基地建设

    2009

    公司产品进军轨道交通领域

    2008

    获评高新技术企业认定

    2007

    荣获国家科技进步二等奖

    2006

    走向国际市场

    2004

    铜铬锆材料、铜钨材料批产,进军输配电高压领域

    2000

    产品市场跻身国内市场行业第一

    1997

    自主研发制粉设备,实现高纯低气金属铬粉批产

    1995

    公司成立,输配电真空铜铬触头材料国产化

    荣誉资质

    【网站地图】【sitemap】