w66利来

真空中低压触头

真空中低压铜钨、铜钨碳化钨、铜铬钨系列触头材料具有较低的截流值、较高的抗电弧烧蚀及优异的开断性能等特点,广泛应用于中低压真空接触器、真空负荷开关领域。公司具有真空熔渗法生产该系列产品的生产线,具备年产100万片各种触头材料的生产能力。

查看产品规格
真空中低压触头

产品介绍

铜钨合金组织均匀,低截流值,抗电弧烧蚀能力高,开断性强,使用寿命长。

  • 材质:

    CuW、CuW-WC等

  • 工艺:

    真空熔渗工艺

  • 规格:

    常规定制化

  • 应用领域:

    中低压真空接触器

产品参数

图片9.png

应用案例

  • 西门子
  • 施耐德

西门子

西门子是一家专注于工业、基础设施、移动和医疗保健的技术公司。公司为资源效率更高的工厂和弹性供应链、更智能的建筑和电网、更清洁、舒适的交通和先进的医疗保健创造技术。主要使用高性能金属铬粉制备输变电行业电触头材料。

施耐德电气

施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA)是总部位于法国的全球化电气企业,全球能效管理和自动化领域的专家。施耐德电气的宗旨,是赋能所有人对能源和资源的最大化利用, 推动人类进步与可持续的共同发展,也被称之为Life Is On。

【网站地图】【sitemap】