w66利来



  • 真空自耗电弧熔炼CuCr25-CuCr50系列电触头

    真空自耗电弧熔炼CuCr25-CuCr50系列电触头

    该产品采用真空自耗电弧熔炼工艺制造,具有气体含量低,显微组织均匀以及产品质量一致性优异的特征。广泛应用在1.14kV-126kV电压等级的真空开关领域。

    了解更多
  • 真空熔铸CuCr25-CuCr30系列电触头

    真空熔铸CuCr25-CuCr30系列电触头

    该产品采用真空熔铸工艺制造,是我公司自主研发的一种先进铜铬触头材料制造工艺,采用真空感应熔炼工艺将材料进行熔炼和快速冷却的触头材料制造技术,制造出的触头材料具有气体含量低,组织均匀分布的特点,广泛应用在1.14kV-40.5kV的真空开关领域。

    了解更多
  • 真空熔渗CuCr50系列电触头

    真空熔渗CuCr50系列电触头

    该产品采用真空熔渗工艺制造,是我公司在上世纪90年代通过引进国外技术而批量制造并稳定供应市场的,该工艺制造的产品具有质量一致性好,气体含量低的优点,广泛应用在40.5kV-126kV高电压等级的真空开关领域。

    了解更多
  • 高性能CuCr?触头杯

    高性能CuCr?触头杯

    该产品是一种应用于真空灭弧室的核心元件,我公司采用真空熔铸工艺生产的CuCr?材料制造,具有高导电、高强度和耐高温性能优异的特点。

    了解更多
  • 屏蔽筒

    屏蔽筒

    屏蔽筒广泛应用于真空灭弧室。其作用是防止触头在燃弧过程中产生大量的金属蒸汽和液滴喷溅,污染绝缘外壳的内壁。该产品的制备工艺包含粉末冶金和真空熔铸方法,具有气体含量低,组织均匀分布和产品质量一致性好的特点。产品金相组织均匀,性能稳定,使用寿命长。

    了解更多
【网站地图】【sitemap】