w66利来

真空熔渗CuCr50系列电触头

该产品采用真空熔渗工艺制造,是我公司在上世纪90年代通过引进国外技术而批量制造并稳定供应市场的,该工艺制造的产品具有质量一致性好,气体含量低的优点,广泛应用在40.5kV-126kV高电压等级的真空开关领域。

查看产品规格
真空熔渗CuCr50系列电触头

产品介绍

  • 制造工艺:

    真空熔渗

  • 气体含量:

  • 显微组织:

    均匀

  • 性能:

真空灭弧室

真空灭弧室是中高压(1.14Kv-40.5Kv)真空断路器的关键部件,真空断路器在电流开断过程中是通过真空灭弧室中的电触头实现对电流的开断的,因而铜铬触头是真空灭弧室的核心零件,铜铬触头性能直接决定灭弧室在大电流开断过程中的稳定性,因而制造高性能的铜铬触头材料,有利于降低我国在高压领域输配电电网故障,保障人民财产和生命安全。

产品参数

image.pngimage.png

应用案例

【网站地图】【sitemap】